/* $Id: host.def,v 1.1.1.1 1995/12/20 15:26:42 cernlib Exp $
 *
 * $Log: host.def,v $
 * Revision 1.1.1.1  1995/12/20 15:26:42  cernlib
 * X11R6 config files unmodified
 *
 *
 */

